DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ysxbp_1_3.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/09/03 10:26:12
END

LINELIST
    LL_ID    = 223
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Yohkoh/CDS XBP List
    N_LINES  = 14
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 264
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.124
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 536
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.794
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 603
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.05
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 692
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 325
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  14 lines. {0}  dex = (25,60) pixels <20508>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 223
    N_WINS   = 18
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (53,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (252,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (368,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (414,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_9_345_12                             
        WIN_DEF  = (524,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_9_349_79                             
        WIN_DEF  = (591,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (598,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (648,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_10_356_05                            
        WIN_DEF  = (680,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (728,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (799,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (850,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (944,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (985,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 103
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(40,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 40
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 103
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (80x120) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(223,325)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 223
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 325
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1369
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 143
    TITLE_ID = 402
    OBS_PROG = YSXBP_1
    TITLE    = SOHO - YOHKOH X-RAY BRIGHT POINT STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 103
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 143
    TITLE_ID = 402
    STUDYVAR = 3
    SV_DESC  = TRY AGAIN
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1369
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 103
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
