DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = xbp_tw1_4.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/10/12 10:37:21
END

LINELIST
    LL_ID    = 114
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = FASTTR v.3
    N_LINES  = 11
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.67
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O  IV
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 355
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.979
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 385
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = HE  I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = He II (2)
        WAVELNTH = 607.709
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 810
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg  IX
        WAVELNTH = 367.927
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 860
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 603
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  11 lines. {114}  dex = (31,60) pixels <60941>
    W_WIDTH  = 31
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 114
    N_WINS   = 15
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_67                            
        WIN_DEF  = (63,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (353,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ca_10_557_98                            
        WIN_DEF  = (383,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_6_562_83                             
        WIN_DEF  = (424,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (608,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (738,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (749,542,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = He_2_607_71                             
        WIN_DEF  = (807,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Mg_9_367_93                             
        WIN_DEF  = (851,542,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (954,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (995,422,28,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 92
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(20,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 20
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 92
    RAS_VAR  = 6
    RV_DESC  = (40x120) arcsec, 25s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(114,603)
    EXPTIME  = 25
    LL_ID    = 114
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 603
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 607
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 160
    TITLE_ID = 636
    OBS_PROG = XBP_TW1
    TITLE    = XBP WATANABE STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 92
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 160
    TITLE_ID = 636
    STUDYVAR = 4
    SV_DESC  = VARIATION 1, FASTTR ORIGINAL LINE LIST
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 607
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 92
        RAS_VAR  = 6
        N_REPEAT_R = 1
