DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /cs/data/plan/database/export/venus2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/06/02 15:49:40
END

DATAWIN
    DW_ID    = 1
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = GIS Band1234  <20484>
    W_WIDTH  = 2048
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 4
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = BB_GIS_1                                
        WIN_DEF  = (0,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = BB_GIS_2                                
        WIN_DEF  = (2048,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = BB_GIS_3                                
        WIN_DEF  = (4096,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = BB_GIS_4                                
        WIN_DEF  = (6144,0,2048,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 243
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Slit(4x4),Posns(28,1)@(0,0) steps
    SLIT_NUM = 2
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 28
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 243
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x4) arcsec, 60s <QUIET>   Comp. 1 IDs-(0,1)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 1
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1731
    USABLE   = Y

LINELIST
    LL_ID    = 460
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Transit list - off-limb only
    N_LINES  = 11
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 550.031
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 330
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 335.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 403
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.9
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 594
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.9
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 594
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  11 lines. {0}  dex = (40,90) pixels <54808>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 460
    N_WINS   = 15
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_70                            
        WIN_DEF  = (58,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Al_11_550_03                            
        WIN_DEF  = (310,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (366,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ca_10_557_80                            
        WIN_DEF  = (376,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_16_335_40                            
        WIN_DEF  = (383,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_10_347_40                            
        WIN_DEF  = (554,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_11_580_90                            
        WIN_DEF  = (574,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_356_00                            
        WIN_DEF  = (677,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_12_364_50                            
        WIN_DEF  = (797,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_9_368_10                             
        WIN_DEF  = (848,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_10_624_90                            
        WIN_DEF  = (949,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 244
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(28,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 28
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 244
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x180) arcsec, 55s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(460,594)
    EXPTIME  = 55
    LL_ID    = 460
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 594
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1734
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 306
    TITLE_ID = 628
    OBS_PROG = VENUS2
    TITLE    = VENUS TRANSIT, COMBINED NIS & GIS (2)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 2
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 243
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 244
        POINTING = -1
        INS_X    = 118
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 306
    TITLE_ID = 628
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION 1
    N_RASTERS0 = 1
    DURATION0 = 1731
    DURATION1 = 1734
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 2
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 243
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 244
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
