DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/vardyn_c_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2008/08/13 12:41:54
END

DATAWIN
    DW_ID    = 5
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background, All NIS1,2 <7328>
    W_WIDTH  = 1024
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 6
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = BB_NIS_1                                
        WIN_DEF  = (0,512,1024,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = BB_NIS_2                                
        WIN_DEF  = (0,392,1024,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 176
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(2,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 2
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 176
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (2x240) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(0,5)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 5
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 780
    USABLE   = Y

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 176
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (2x240) arcsec, 100s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(0,5)
    EXPTIME  = 100
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 5
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 770
    USABLE   = Y

LINELIST
    LL_ID    = 494
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Replace OIII with FeXIX
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.22
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 690
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 636
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {494}  dex = (21,71) pixels <23085>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 71
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 494
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (68,417,21,71)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (429,417,21,71)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (613,417,21,71)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_19_592_22                            
        WIN_DEF  = (680,417,21,71)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (858,537,21,71)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (1000,417,21,71)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 92
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(20,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 20
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 92
    RAS_VAR  = 8
    RV_DESC  = (40x142) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(494,636)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 494
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 636
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 296
    USABLE   = Y

RASTER
    RAS_ID   = 256
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(145,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 145
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 256
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (2x142) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(494,636)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 494
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 636
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2106
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 319
    TITLE_ID = 659
    OBS_PROG = VARDYN_C
    TITLE    = NETWORK VARABILITY A (2)ND DYNAMICS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 7
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 176
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 176
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 92
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 256
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 92
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 176
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 176
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 319
    TITLE_ID = 659
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = VAR. 2, 7 RASTERS (2X240)
    N_RASTERS0 = 20
    DURATION0 = 23642
    DURATION1 = 780
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 7
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 176
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 176
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 92
        RAS_VAR  = 8
        N_REPEAT_R = 4
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 256
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 9
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 92
        RAS_VAR  = 8
        N_REPEAT_R = 4
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 176
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 176
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
