DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = uclan_n4_54.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/12/08 12:17:30
END

LINELIST
    LL_ID    = 329
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = coronal hole line list 3 four large windows (window 1 modified)
    N_LINES  = 4
    LL_IND   = 1
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 559.419
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 410
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 347.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 570
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 366.962
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 852
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 626.685
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 984
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 465
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   4 lines. {0}  dex = (110,120) pixels <14340>
    W_WIDTH  = 110
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 329
    N_WINS   = 8
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_559_42                               
        WIN_DEF  = (355,392,110,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_347_10                               
        WIN_DEF  = (515,512,110,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_366_96                               
        WIN_DEF  = (797,512,110,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_626_68                               
        WIN_DEF  = (929,392,94,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 58
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 45s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(329,465)
    EXPTIME  = 45
    LL_ID    = 329
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 465
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3225
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 326
    OBS_PROG = UCLAN_N4
    TITLE    = UCLAN  NIS CH STUDY AREA 240X240
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 326
    STUDYVAR = 54
    SV_DESC  = VERSION 4  45S (MINOR CHANGE TO LARGE WINDOWS)
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3225
    ZONE_ID  = 3
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 58
        N_REPEAT_R = 1
