DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/user1/gdz/studies/uclan_n3_27.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/04/29 20:17:43
END

LINELIST
    LL_ID    = 206
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = coronal hole list 3
    N_LINES  = 13
    LL_IND   = 1
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 312.69
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 73
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 523.234
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 88
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 318.836
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 161
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 540.706
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 238
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 555.993
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 369
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 566.277
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 457
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 341.388
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 483
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 347.64
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 572
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 353.901
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 661
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 360.169
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 750
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 608.466
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 366.445
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 839
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 627.044
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 975
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 280
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  13 lines. {0}  dex = (90,90) pixels <18505>
    W_WIDTH  = 90
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 206
    N_WINS   = 17
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_312_69                               
        WIN_DEF  = (28,527,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_523_23                               
        WIN_DEF  = (43,407,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_318_84                               
        WIN_DEF  = (116,527,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_540_71                               
        WIN_DEF  = (193,407,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_555_99                               
        WIN_DEF  = (324,407,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_566_28                               
        WIN_DEF  = (412,407,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_341_39                               
        WIN_DEF  = (438,527,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = WW_347_64                               
        WIN_DEF  = (527,527,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = WW_353_90                               
        WIN_DEF  = (616,527,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_360_17                               
        WIN_DEF  = (705,527,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = WW_608_47                               
        WIN_DEF  = (772,407,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = WW_366_45                               
        WIN_DEF  = (794,527,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = WW_627_04                               
        WIN_DEF  = (930,407,90,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 38
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 38
    RAS_VAR  = 29
    RV_DESC  = (120x180) arcsec, 45s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(206,280)
    EXPTIME  = 45
    LL_ID    = 206
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 280
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = H
    DURATION = 2000
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 325
    OBS_PROG = UCLAN_N3
    TITLE    = UCLAN  NIS CH STUDY AREA 120X180
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 325
    STUDYVAR = 27
    SV_DESC  = VARIATION 4, 45S , HIGH RATE, 13 LARGE WINDOWS, SUM 2 ROWS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2000
    ZONE_ID  = 3
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        RAS_VAR  = 29
        N_REPEAT_R = 1
