DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/uclan_mv_3.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2006/07/06 09:00:34
END

LINELIST
    LL_ID    = 2
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = VDS MOVIE SELECTION
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 864
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O V 629
        WAVELNTH = 629.741
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 996
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 622
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines. {2}  dex = (55,90) pixels <11124>
    W_WIDTH  = 55
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 2
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (596,407,55,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (841,527,55,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_5_629_74                              
        WIN_DEF  = (983,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 96
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(20,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 20
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 96
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (90x180) arcsec, 15s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(2,622)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 2
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 622
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 403
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 290
    TITLE_ID = 597
    OBS_PROG = UCLAN_MV
    TITLE    = UCLAN OSCILLATION WIDE SLIT
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 96
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 290
    TITLE_ID = 597
    STUDYVAR = 3
    SV_DESC  = VAR 2, 15 S EXPOSURE TIME
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 403
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 96
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
