DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ~/cds_data/studies/treg22_6.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/11/28 11:22:54
END

LINELIST
    LL_ID    = 116
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Revised TREG22 list - 20 winds, 40 pix
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.415
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 63
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.05
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 107
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 319.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 164
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = C III
        WAVELNTH = 538.46
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 218
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.89
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 264
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 553.424
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 346
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.096
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.769
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 508
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 348.554
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 585
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 351.389
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 625
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Ar VII
        WAVELNTH = 586.149
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 626
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 354.182
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 665
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 358.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 728
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 361.437
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 768
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 365.245
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 822
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 615.677
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 877
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 19
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 620.338
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 917
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625.044
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 150
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {116}  dex = (40,60) pixels <26170>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 116
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_41                            
        WIN_DEF  = (43,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_05                             
        WIN_DEF  = (87,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_7_319_03                             
        WIN_DEF  = (144,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = C_3_538_46                              
        WIN_DEF  = (198,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (244,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_4_553_42                              
        WIN_DEF  = (326,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ca_10_558_10                            
        WIN_DEF  = (366,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Ne_6_562_77                             
        WIN_DEF  = (406,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ne_5_572_33                             
        WIN_DEF  = (488,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_6_348_55                             
        WIN_DEF  = (565,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_5_351_39                             
        WIN_DEF  = (605,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Ar_7_586_15                             
        WIN_DEF  = (606,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_5_354_18                             
        WIN_DEF  = (645,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Ne_5_358_60                             
        WIN_DEF  = (708,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_16_361_44                            
        WIN_DEF  = (748,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Ne_5_365_24                             
        WIN_DEF  = (802,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (842,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = O_4_615_68                              
        WIN_DEF  = (857,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = WW_620_34                               
        WIN_DEF  = (897,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Mg_10_625_04                            
        WIN_DEF  = (937,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 14
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 14
    RAS_VAR  = 7
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(116,150)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 116
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 150
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1970
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 15
    TITLE_ID = 240
    OBS_PROG = TREG22
    TITLE    = DIAGNOSTICS IN THE TRANSITION REGION
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 14
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 15
    TITLE_ID = 240
    STUDYVAR = 6
    SV_DESC  = VAR. 4 - REVISED TREG22 LINE LIST, 20 WINDS, 40 PIX
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1970
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 14
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
