DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ~/cds_data/rasters/treg22_7.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/05/01 16:23:27
END

LINELIST
    LL_ID    = 180
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = JOP 33 diagnostics - 15 winds, 32 pix
    N_LINES  = 15
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.415
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 63
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.05
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 107
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 319.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 164
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.89
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 264
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.096
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.536
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 424
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 508
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.148
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 565
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 349.398
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 597
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 351.649
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 629
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 353.901
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 661
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.153
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 693
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 617
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 889
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 621.632
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 928
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625.397
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 960
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 249
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  15 lines. {0}  dex = (32,60) pixels <20284>
    W_WIDTH  = 32
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 180
    N_WINS   = 19
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_41                            
        WIN_DEF  = (47,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_05                             
        WIN_DEF  = (91,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_7_319_03                             
        WIN_DEF  = (148,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (248,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ca_10_558_10                            
        WIN_DEF  = (370,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ne_6_562_54                             
        WIN_DEF  = (408,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_5_572_33                             
        WIN_DEF  = (492,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_347_15                            
        WIN_DEF  = (549,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Mg_6_349_40                             
        WIN_DEF  = (581,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_5_351_65                             
        WIN_DEF  = (613,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_5_353_90                             
        WIN_DEF  = (645,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_10_356_15                            
        WIN_DEF  = (677,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = O_4_617_00                              
        WIN_DEF  = (873,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = WW_621_63                               
        WIN_DEF  = (912,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Mg_10_625_40                            
        WIN_DEF  = (944,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 14
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 14
    RAS_VAR  = 7
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 34s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(180,249)
    EXPTIME  = 34
    LL_ID    = 180
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 249
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1171
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 15
    TITLE_ID = 343
    OBS_PROG = TREG22
    TITLE    = DIAGNOSTICS IN THE TRANSITION REGION
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 14
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 15
    TITLE_ID = 343
    STUDYVAR = 7
    SV_DESC  = V.7 - JOP 33 DIAGNOSTICS, 15 WINDS, 32 PIX, 34 S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1171
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 14
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
