DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ~/cds_data/rasters/tranreg_20.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/05/01 16:18:04
END

LINELIST
    LL_ID    = 183
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = JOP 33 - quick list 2, 5 winds, 22 pix
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.674
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.745
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 383
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 252
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (22,60) pixels <9638>
    W_WIDTH  = 22
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 183
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_67                            
        WIN_DEF  = (54,422,22,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ca_10_557_74                            
        WIN_DEF  = (372,422,22,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (599,422,22,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (851,542,22,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (986,422,22,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 2
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(60,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 2
    RAS_VAR  = 30
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 6s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(183,252)
    EXPTIME  = 6
    LL_ID    = 183
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 252
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 583
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 32
    TITLE_ID = 241
    OBS_PROG = TRANREG
    TITLE    = TRANSITION REGION  2'X2'
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 2
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 32
    TITLE_ID = 241
    STUDYVAR = 20
    SV_DESC  = V.6 - JOP 33 QUICK, 5 WINDS, 22 PIX, 6S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 583
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 2
        RAS_VAR  = 30
        N_REPEAT_R = 1
