DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/trace_fe_13.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2005/07/12 15:10:35
END

LINELIST
    LL_ID    = 468
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = J. Cirtain, iron list for TRACE
    N_LINES  = 12
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 284
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 345.413
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 546
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.225
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 586
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 624
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 351.038
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 626
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 666
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 358.571
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 733
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 361.39
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 773
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.47
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 625.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 974
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 602
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  12 lines. {0}  dex = (40,90) pixels <65848>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 468
    N_WINS   = 16
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_15_327_03                            
        WIN_DEF  = (264,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_50                              
        WIN_DEF  = (348,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (366,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_10_345_41                            
        WIN_DEF  = (526,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_13_348_23                            
        WIN_DEF  = (566,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = He_1_584_50                             
        WIN_DEF  = (604,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_11_351_04                            
        WIN_DEF  = (606,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (646,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_13_358_57                            
        WIN_DEF  = (713,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_16_361_39                            
        WIN_DEF  = (753,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (797,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = O_4_625_50                              
        WIN_DEF  = (954,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 140
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 140
    RAS_VAR  = 13
    RV_DESC  = (180x180) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(468,602)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 468
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 602
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3048
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 632
    OBS_PROG = TRACE_FE
    TITLE    = IRON LINE STUDY FOR TRACE AR OBS. (J. CIRTAIN)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 632
    STUDYVAR = 13
    SV_DESC  = VAR. 1: 180"X180", 4" SLIT, 60S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3048
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        RAS_VAR  = 13
        N_REPEAT_R = 1
