DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = tr_diag_10.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/09/22 13:42:27
END

LINELIST
    LL_ID    = 320
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Further TR diagnostics -  wide windows, OIV
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 521
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 81
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 533.624
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 189
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.629
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 369
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 624
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 610
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 842
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 619.165
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 920
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 970
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.623
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1009
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 453
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines. {0}  dex = (39,90) pixels <36388>
    W_WIDTH  = 39
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 320
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_00                            
        WIN_DEF  = (62,407,39,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_533_62                               
        WIN_DEF  = (170,407,39,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_4_554_63                              
        WIN_DEF  = (350,407,39,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_50                             
        WIN_DEF  = (605,407,39,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_610_00                            
        WIN_DEF  = (823,407,39,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_619_16                               
        WIN_DEF  = (901,407,39,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_10_625_04                            
        WIN_DEF  = (951,407,39,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (990,407,33,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 140
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 140
    RAS_VAR  = 11
    RV_DESC  = (180x180) arcsec, 20s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(320,453)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 320
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 453
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1175
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 446
    OBS_PROG = TR_DIAG
    TITLE    = TR DIAGNOSTICS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 446
    STUDYVAR = 10
    SV_DESC  = VERSION #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1175
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        RAS_VAR  = 11
        N_REPEAT_R = 1
