DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = tr_comp_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/07/21 13:13:50
END

LINELIST
    LL_ID    = 344
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Trace comparison - NIS1
    N_LINES  = 11
    LL_IND   = 1
        LINENAME = C IV
        WAVELNTH = 312.42
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 75
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.826
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 181
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.744
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 394
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.602
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 449
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 341.113
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 485
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 345.723
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 550
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.733
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 579
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 349.49
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 604
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 666
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 483
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  11 lines. {0}  dex = (33,120) pixels <52132>
    W_WIDTH  = 33
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 344
    N_WINS   = 15
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = C_4_312_42                              
        WIN_DEF  = (59,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_8_319_83                             
        WIN_DEF  = (165,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_334_74                            
        WIN_DEF  = (378,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_12_338_60                            
        WIN_DEF  = (433,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_11_341_11                            
        WIN_DEF  = (469,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_10_345_72                            
        WIN_DEF  = (534,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_10_347_73                            
        WIN_DEF  = (563,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_6_349_49                             
        WIN_DEF  = (588,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (650,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (852,512,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 60
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 30s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(344,483)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 344
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 483
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3590
    USABLE   = Y

LINELIST
    LL_ID    = 345
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Trace comparison - NIS2
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 525.796
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 122
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.765
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne VII
        WAVELNTH = 562.34
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 435
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O II
        WAVELNTH = 616.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 898
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 484
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines. {0}  dex = (35,120) pixels <34865>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 345
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_3_525_80                              
        WIN_DEF  = (105,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (260,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ca_10_557_77                            
        WIN_DEF  = (379,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_7_562_34                             
        WIN_DEF  = (418,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (606,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_2_616_60                              
        WIN_DEF  = (881,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (952,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (993,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 61
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 30s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(345,484)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 345
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 484
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2840
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 239
    TITLE_ID = 481
    OBS_PROG = TR_COMP
    TITLE    = COMPARISON WITH TRACE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 2
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 239
    TITLE_ID = 481
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION #1 FOR TEST STUDY
    N_RASTERS0 = 1
    DURATION0 = 3590
    DURATION1 = 2840
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 2
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 60
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 61
        N_REPEAT_R = 1
