DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/themis_4_114.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2005/08/17 14:09:06
END

LINELIST
    LL_ID    = 471
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Cool lines, short, THEMIS/DOT (G. Tsiropoula)
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 553.695
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 361
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.367
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 401
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.569
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 625
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 754
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.153
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1005
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 605
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (40,120) pixels <23570>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 471
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_553_70                              
        WIN_DEF  = (341,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ca_10_558_37                            
        WIN_DEF  = (381,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_57                             
        WIN_DEF  = (605,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_3_599_70                              
        WIN_DEF  = (734,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_10                             
        WIN_DEF  = (848,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_15                              
        WIN_DEF  = (985,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 123
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 21s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(471,605)
    EXPTIME  = 21
    LL_ID    = 471
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 605
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1695
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 640
    OBS_PROG = THEMIS_4
    TITLE    = QUIET SUN STUDY FOR THEMIS/DOT, 240"
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 640
    STUDYVAR = 114
    SV_DESC  = VAR.1, 240"X240", 4", 21S, X2 YBIN
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1695
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 123
        N_REPEAT_R = 1
