DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = test6_2_5.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/02/26 16:49:08
END

LINELIST
    LL_ID    = 3
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Synoptic Line Selection
    N_LINES  = 12
    LL_IND   = 1
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = MG  6  349.1
        WAVELNTH = 349.13
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 602
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = MG  8  313.7
        WAVELNTH = 313.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 114
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 864
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = MG 10  624.9
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 955
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = FE 11  369.1
        WAVELNTH = 369.16
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 879
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = FE 12  364.5
        WAVELNTH = 364.47
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 814
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = FE 12  338.3
        WAVELNTH = 338.26
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 452
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = FE 13  320.8
        WAVELNTH = 320.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 211
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = FE 13  318.1
        WAVELNTH = 318.144
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 175
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = FE 14  334.2
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = FE 15  327.0
        WAVELNTH = 327.02
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 297
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 49
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  12 lines.  dex = (15,120) pixels <17943>
    W_WIDTH  = 15
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 3
    N_WINS   = 16
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (601,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_6_349_13                             
        WIN_DEF  = (595,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_8_313_73                             
        WIN_DEF  = (107,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (857,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (948,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_11_369_16                            
        WIN_DEF  = (872,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (807,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_12_338_26                            
        WIN_DEF  = (445,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_13_320_80                            
        WIN_DEF  = (204,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_13_318_14                            
        WIN_DEF  = (168,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (389,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_15_327_02                            
        WIN_DEF  = (290,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 8
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 8
    RAS_VAR  = 5
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(3,49)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 3
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 49
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1972
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 62
    OBS_PROG = TEST6_2
    TITLE    = NIS TEST STUDY: TEST6 PH.2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 62
    STUDYVAR = 5
    SV_DESC  = 4X240 SLIT
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1972
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        RAS_VAR  = 5
        N_REPEAT_R = 1
