DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = tede22_12.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/07/03 13:01:24
END

LINELIST
    LL_ID    = 217
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Off-limb temp study - 20win, 40pix, 60s
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.674
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 106
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 175
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 278
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 550.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 317
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 333.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 371
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.979
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 385
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.653
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 425
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.481
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 442
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.426
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 540
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.232
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 580
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.91
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 581
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 351.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 620
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.845
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 677
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.651
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 700
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.158
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 750
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 861
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 955
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 316
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {0}  dex = (40,60) pixels <26101>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 217
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_67                            
        WIN_DEF  = (45,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_00                             
        WIN_DEF  = (86,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_8_319_83                             
        WIN_DEF  = (155,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_15_327_00                            
        WIN_DEF  = (258,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Al_11_550_03                            
        WIN_DEF  = (297,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_333_50                            
        WIN_DEF  = (351,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ca_10_557_98                            
        WIN_DEF  = (365,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Ne_6_562_65                             
        WIN_DEF  = (405,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_12_338_48                            
        WIN_DEF  = (422,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_9_345_43                             
        WIN_DEF  = (520,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_13_348_23                            
        WIN_DEF  = (560,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_11_580_91                            
        WIN_DEF  = (561,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_5_351_04                             
        WIN_DEF  = (600,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_14_353_85                            
        WIN_DEF  = (640,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_19_592_20                            
        WIN_DEF  = (657,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Si_10_356_65                            
        WIN_DEF  = (680,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Fe_16_360_16                            
        WIN_DEF  = (730,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_368_00                             
        WIN_DEF  = (841,542,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_82                            
        WIN_DEF  = (935,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_70                              
        WIN_DEF  = (977,422,40,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 14
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 14
    RAS_VAR  = 13
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(217,316)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 217
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 316
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2030
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 15
    TITLE_ID = 391
    OBS_PROG = TEDE22
    TITLE    = TEMPERATURE AND DENSITY DIAGNOSTICS 2'X2'
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 14
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 15
    TITLE_ID = 391
    STUDYVAR = 12
    SV_DESC  = VAR.2 - OFF-LIMB TEMP STUDY, 20W 40P 60S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2030
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 14
        RAS_VAR  = 13
        N_REPEAT_R = 1
