DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = tede10_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/12/04 11:57:14
END

LINELIST
    LL_ID    = 134
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = NIS2 Lines - 10 winds, 32 pix
    N_LINES  = 10
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.093
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 206
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O II
        WAVELNTH = 540.823
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 238
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 544.555
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 270
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 555.24
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 362
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.979
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 385
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.536
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 424
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 508
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 182
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  10 lines. {0}  dex = (32,60) pixels <14202>
    W_WIDTH  = 32
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 134
    N_WINS   = 14
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_537_09                             
        WIN_DEF  = (190,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_2_540_82                              
        WIN_DEF  = (222,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_4_544_55                             
        WIN_DEF  = (254,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_4_555_24                              
        WIN_DEF  = (346,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ca_10_557_98                            
        WIN_DEF  = (369,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ne_6_562_54                             
        WIN_DEF  = (408,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_5_572_33                             
        WIN_DEF  = (492,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (724,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Mg_10_624_95                            
        WIN_DEF  = (940,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (981,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 114
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(10,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 10
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 114
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (40x120) arcsec, 25s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(134,182)
    EXPTIME  = 25
    LL_ID    = 134
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 182
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 311
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 157
    TITLE_ID = 265
    OBS_PROG = TEDE10
    TITLE    = TEMPERATURE AND DENSITY STUDY OF A NARROW REGION (40X120 ARCSECS)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 114
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 157
    TITLE_ID = 265
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = VAR. 2, 40X120 ARCSECS, 4X240 SLIT NIS LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 311
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 114
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
