DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = synop_v2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/02/23 15:46:58
END

LINELIST
    LL_ID    = 49
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Modified Synoptic Line List
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = FE 14  334.2
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si IX 341.95
        WAVELNTH = 341.934
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 503
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si IX 349.87
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 613
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 864
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V 629.73
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 996
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 66
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines.  dex = (11,120) pixels <11704>
    W_WIDTH  = 11
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 49
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (391,512,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_9_341_93                             
        WIN_DEF  = (498,512,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (603,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (608,512,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (859,512,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (991,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 3
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 3
    RAS_VAR  = 7
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(49,66)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 49
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 66
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2086
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 69
    TITLE_ID = 111
    OBS_PROG = SYNOP_V2
    TITLE    = MODIFIED SYNOPTIC STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = N
    N_RASTER_DEF = 8
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 840
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -240
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -480
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -720
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -960
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -1200
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -1440
    RAS_IND   = 8
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -1680

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 69
    TITLE_ID = 111
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = POST FIRST LIGHT MODIFICATION
    N_RASTERS0 = 7
    DURATION0 = 14602
    DURATION1 = 2086
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 8
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 8
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
