DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = swast_10.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/06/03 11:20:46
END

LINELIST
    LL_ID    = 84
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Solar Wind List
    N_LINES  = 17
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg 8  315.0
        WAVELNTH = 315.02
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 107
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O 4 554.5
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 356
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = FE 14  334.1
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = FE 16  335.4
        WAVELNTH = 335.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 397
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne 6  562.8
        WAVELNTH = 562.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = FE 12  338.1
        WAVELNTH = 338.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 437
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = SI  9  341.9
        WAVELNTH = 341.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 490
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = FE 13  348.1
        WAVELNTH = 348.18
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 579
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = SI  9  349.8
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 603
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = FE 11  356.5
        WAVELNTH = 356.54
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 698
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O 3 599.6
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = FE 12  364.4
        WAVELNTH = 364.47
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = FE 10  365.5
        WAVELNTH = 365.57
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 827
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = MG  9  368.0
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = FE  8  370.4
        WAVELNTH = 370.43
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 896
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = MG 10 624.9
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 17
        LINENAME = O 5  629.73
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 113
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = 17 lines.  dex = (21,120) pixels <20898>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 84
    N_WINS   = 17
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_8_315_02                             
        WIN_DEF  = (97,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (346,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (370,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_335_40                            
        WIN_DEF  = (387,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ne_6_562_83                             
        WIN_DEF  = (417,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_12_338_17                            
        WIN_DEF  = (427,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (480,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_13_348_18                            
        WIN_DEF  = (569,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (593,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_11_356_54                            
        WIN_DEF  = (688,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (731,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_10_365_57                            
        WIN_DEF  = (817,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (853,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_8_370_43                             
        WIN_DEF  = (886,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (947,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (988,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 8
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 8
    RAS_VAR  = 13
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 250s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(84,113)
    EXPTIME  = 250
    LL_ID    = 84
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 113
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 15250
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 189
    OBS_PROG = SWAST
    TITLE    = SOLAR WIND ABOVE STREAMERS (JOP31)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 189
    STUDYVAR = 10
    SV_DESC  = FIRST VERSION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 15250
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        RAS_VAR  = 13
        N_REPEAT_R = 1
