DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/strongli_118.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2006/11/24 09:26:06
END

LINELIST
    LL_ID    = 487
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Strong lines - quiet Sun conditions
    N_LINES  = 11
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.89
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 550.031
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 330
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.951
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 406
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 563.392
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 444
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.388
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1007
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 627
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  11 lines. {0}  dex = (38,120) pixels <55801>
    W_WIDTH  = 38
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 487
    N_WINS   = 15
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (59,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (258,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Al_11_550_03                            
        WIN_DEF  = (311,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_4_554_50                              
        WIN_DEF  = (349,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ca_10_558_95                            
        WIN_DEF  = (387,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ne_6_563_39                             
        WIN_DEF  = (425,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = He_1_584_30                             
        WIN_DEF  = (604,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (734,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Mg_9_368_10                             
        WIN_DEF  = (849,512,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (950,392,38,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_5_629_39                              
        WIN_DEF  = (988,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 127
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 39s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(487,627)
    EXPTIME  = 39
    LL_ID    = 487
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 627
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2864
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 636
    OBS_PROG = STRONGLI
    TITLE    = LARGE RASTER WITH STRONG LINES
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 636
    STUDYVAR = 118
    SV_DESC  = VAR.2, 240X240, 4", 39S, QS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2864
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 127
        N_REPEAT_R = 1
