DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/stre4w_111.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2004/09/30 16:07:08
END

LINELIST
    LL_ID    = 467
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = STRE4W/v88 + Mg 610
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.442
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 76
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 550.031
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 330
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 333.272
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 373
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.151
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 399
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = w4
        WAVELNTH = 336.007
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 412
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 568.12
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 484
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 341.55
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 491
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 344.289
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 530
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 569
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.954
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 594
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.772
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 585.388
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 632
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 352.515
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 647
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 355.26
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 686
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 358.007
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 725
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 610.242
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 844
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 367.945
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 866
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.569
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 966
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 628.918
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1003
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 602
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {0}  dex = (41,120) pixels <163204>
    W_WIDTH  = 41
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 467
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_44                            
        WIN_DEF  = (56,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Al_11_550_03                            
        WIN_DEF  = (310,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_333_27                            
        WIN_DEF  = (353,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ca_10_558_15                            
        WIN_DEF  = (379,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_336_01                               
        WIN_DEF  = (392,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Al_11_568_12                            
        WIN_DEF  = (464,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_9_341_55                             
        WIN_DEF  = (471,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_9_344_29                             
        WIN_DEF  = (510,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_10_347_03                            
        WIN_DEF  = (549,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_11_580_95                            
        WIN_DEF  = (574,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Si_9_349_77                             
        WIN_DEF  = (588,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = He_1_585_39                             
        WIN_DEF  = (612,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_14_352_52                            
        WIN_DEF  = (627,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_11_355_26                            
        WIN_DEF  = (666,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Si_10_358_01                            
        WIN_DEF  = (705,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (744,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_10_610_24                            
        WIN_DEF  = (824,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_367_95                             
        WIN_DEF  = (846,512,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_57                            
        WIN_DEF  = (946,392,41,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_628_92                              
        WIN_DEF  = (983,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 120
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 82s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(467,602)
    EXPTIME  = 82
    LL_ID    = 467
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 602
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 5750
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 395
    OBS_PROG = STRE4W
    TITLE    = STREAMER STUDY, 4X240'' SLIT
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 395
    STUDYVAR = 111
    SV_DESC  = 82 S EXP, 20 WINDS, 41 PIX, 2 Y BIN, + MG 610
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 5750
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 120
        N_REPEAT_R = 1
