DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ssar_42.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/05/21 14:32:11
END

LINELIST
    LL_ID    = 263
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Sunspot/AR reduced list - -include FeXVI
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = SiXII
        WAVELNTH = 520.66
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 66
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 346
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (21,90) pixels <31303>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 263
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_520_66                               
        WIN_DEF  = (56,407,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (601,407,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (731,407,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (748,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (852,527,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (947,407,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (988,407,21,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 36
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(60,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 36
    RAS_VAR  = 46
    RV_DESC  = (120x180) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(263,346)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 263
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 346
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1250
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 328
    OBS_PROG = SSAR
    TITLE    = SUNSPOT/AR STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 328
    STUDYVAR = 42
    SV_DESC  = ATTEMPT  TWO, REDUCED LINE LIST
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1250
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        RAS_VAR  = 46
        N_REPEAT_R = 1
