DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = sp_psf_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/05/15 14:37:51
END

LINELIST
    LL_ID    = 340
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = NIS small slit test
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 335.123
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 399
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 609.793
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 840
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 627.39
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 990
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 477
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (80,50) pixels <29407>
    W_WIDTH  = 80
    W_HEIGHT = 50
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 340
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (38,427,80,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_10_335_12                            
        WIN_DEF  = (359,547,80,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (583,427,80,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (724,547,80,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_609_79                            
        WIN_DEF  = (800,427,80,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (828,547,80,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_627_39                               
        WIN_DEF  = (950,427,73,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 188
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x2),Posns(15,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 1
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 188
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (2x2) arcsec, 50s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(340,477)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 340
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 477
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 828
    USABLE   = Y

RASTER
    RAS_ID   = 189
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x4),Posns(15,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 2
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 189
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x4) arcsec, 30s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(340,477)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 340
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 477
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 530
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 236
    TITLE_ID = 474
    OBS_PROG = SP_PSF
    TITLE    = NIS SMALL SLIT TEST
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 2
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 188
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 189
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 236
    TITLE_ID = 474
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION # 1
    N_RASTERS0 = 1
    DURATION0 = 828
    DURATION1 = 530
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 2
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 188
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 189
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
