DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = small_bp_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/03/20 13:44:02
END

LINELIST
    LL_ID    = 62
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Small scale brightenings (Young et al)
    N_LINES  = 24
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 308.54
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 14
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.02
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 107
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 318.14
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 151
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 175
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 320.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 189
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327.02
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 278
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 356
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.26
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 438
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 341.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 490
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.13
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 536
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 345.74
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 544
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 568
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.18
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 579
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 603
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 352.67
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 643
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 591.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 671
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.04
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 21
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 759
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 22
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.47
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 23
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 24
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 80
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = 24 lines.  dex = (20,60) pixels <26098>
    W_WIDTH  = 20
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 62
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_11_308_54                            
        WIN_DEF  = (4,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_02                             
        WIN_DEF  = (97,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_13_318_14                            
        WIN_DEF  = (141,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_8_319_83                             
        WIN_DEF  = (165,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_13_320_80                            
        WIN_DEF  = (179,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_15_327_02                            
        WIN_DEF  = (268,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (346,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (370,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ne_6_562_83                             
        WIN_DEF  = (417,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_12_338_26                            
        WIN_DEF  = (428,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (480,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_9_345_13                             
        WIN_DEF  = (526,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_10_345_74                            
        WIN_DEF  = (534,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Si_10_347_40                            
        WIN_DEF  = (558,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_13_348_18                            
        WIN_DEF  = (569,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (593,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Fe_11_352_67                            
        WIN_DEF  = (633,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (650,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Fe_19_591_40                            
        WIN_DEF  = (661,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Si_10_356_04                            
        WIN_DEF  = (681,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (749,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (853,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (947,422,20,60)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 9
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(15,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 9
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (60x120) arcsec, 50s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(62,80)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 62
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 80
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 835
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 71
    TITLE_ID = 136
    OBS_PROG = SMALL_BP
    TITLE    = SMALL SCALE BRIGHTENINGS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 71
    TITLE_ID = 136
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = 2'X1' AREA, 50 SECS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 835
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 4
