DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = sm_test_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2001/08/14 10:21:31
END

LINELIST
    LL_ID    = 376
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = slit test line list
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 554.512
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 335.446
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 404
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 609.773
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 840
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V 629.73
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 521
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines. {0}  dex = (31,120) pixels <38669>
    W_WIDTH  = 31
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 376
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_554_51                               
        WIN_DEF  = (353,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_335_45                               
        WIN_DEF  = (389,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (608,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (749,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_609_77                               
        WIN_DEF  = (825,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (853,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (954,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (995,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 202
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x4),Posns(2,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 2
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 2
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 202
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x4) arcsec, 25s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(376,521)
    EXPTIME  = 25
    LL_ID    = 376
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 521
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 60
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 256
    TITLE_ID = 522
    OBS_PROG = SM_TEST
    TITLE    = SLIT MECHANISM TEST
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 202
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 256
    TITLE_ID = 522
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARTIATION #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 60
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 202
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
