DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = sig_ft44_56.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/08/07 12:26:39
END

LINELIST
    LL_ID    = 346
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = AR new diagnostics
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 521.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 81
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.403
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.769
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 695
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.012
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625.627
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 975
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.623
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1009
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 485
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (35,105) pixels <29393>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 105
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 346
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_04                            
        WIN_DEF  = (64,400,35,105)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (351,400,35,105)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_10_347_40                            
        WIN_DEF  = (557,520,35,105)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_19_592_77                            
        WIN_DEF  = (678,400,35,105)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_10_356_01                            
        WIN_DEF  = (680,520,35,105)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_10_625_63                            
        WIN_DEF  = (958,400,35,105)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (992,400,31,105)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 62
    RV_DESC  = (240x210) arcsec, 18s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(346,485)
    EXPTIME  = 18
    LL_ID    = 346
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 485
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1502
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 445
    OBS_PROG = SIG_FT44
    TITLE    = SIGMOID, LARGE AREA, FAST
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 445
    STUDYVAR = 56
    SV_DESC  = SIGMOID LARGE FAST RASTER VERSION #2 - MORE DIAGNOSTICS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1502
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 62
        N_REPEAT_R = 1
