DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = sig_fast_45.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/07/23 16:07:34
END

LINELIST
    LL_ID    = 318
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Sigmoid, fast
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 533.624
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 189
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.534
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 693
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 619.165
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 920
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 970
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.623
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1009
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 448
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (31,60) pixels <29885>
    W_WIDTH  = 31
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 318
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (63,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_533_62                               
        WIN_DEF  = (174,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (608,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_19_592_53                            
        WIN_DEF  = (678,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_619_16                               
        WIN_DEF  = (905,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_10_625_04                            
        WIN_DEF  = (955,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (994,422,29,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 36
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(60,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 36
    RAS_VAR  = 49
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 15s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(318,448)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 318
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 448
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1186
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 440
    OBS_PROG = SIG_FAST
    TITLE    = SIGMOID, SMALL AREA, FAST
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 440
    STUDYVAR = 45
    SV_DESC  = SIGMOID FAST RASTER VERSION #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1186
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        RAS_VAR  = 49
        N_REPEAT_R = 1
