DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/ahg/sig_evol_80.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/02/11 13:01:32
END

LINELIST
    LL_ID    = 345
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Sigmoid Evolotion
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He 1 584.33
        WAVELNTH = 584.341
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 666
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 452
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (40,120) pixels <18685>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 345
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (366,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_34                             
        WIN_DEF  = (603,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (646,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (744,512,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (990,392,33,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 85
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(345,452)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 345
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 452
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1355
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 463
    OBS_PROG = SIG_EVOL
    TITLE    = SIGMOID ACTIVE REGION EVOLUTION
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 463
    STUDYVAR = 80
    SV_DESC  = VARIATION 1, 1 RASTER
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1355
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 85
        N_REPEAT_R = 1
