DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = sig_diag_46.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/07/30 13:37:39
END

LINELIST
    LL_ID    = 319
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Sigmoid diagnostics Version 2
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 521.155
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 82
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 533.624
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 189
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ni XVIII
        WAVELNTH = 320.565
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 191
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 325.149
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 257
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.395
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 367
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne VI/VII
        WAVELNTH = 562.925
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 440
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si X Part 1
        WAVELNTH = 345.062
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 541
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X Part 2
        WAVELNTH = 347.451
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 575
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si X Part 3
        WAVELNTH = 349.772
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.886
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 696
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.05
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 697
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 817
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 609.793
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 840
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 619.165
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 920
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 375.368
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 971
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625.627
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 975
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.623
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1009
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 451
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {0}  dex = (35,60) pixels <174428>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 319
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_16                            
        WIN_DEF  = (65,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_533_62                               
        WIN_DEF  = (172,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ni_18_320_57                            
        WIN_DEF  = (174,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_325_15                               
        WIN_DEF  = (240,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_4_554_40                              
        WIN_DEF  = (350,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_562_92                               
        WIN_DEF  = (423,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_10_345_06                            
        WIN_DEF  = (524,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_347_45                            
        WIN_DEF  = (558,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_10_349_77                            
        WIN_DEF  = (591,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (606,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_19_592_89                            
        WIN_DEF  = (679,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_10_356_05                            
        WIN_DEF  = (680,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (747,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (800,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Mg_10_609_79                            
        WIN_DEF  = (823,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (851,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = WW_619_16                               
        WIN_DEF  = (903,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = WW_375_37                               
        WIN_DEF  = (954,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_625_63                            
        WIN_DEF  = (958,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (992,422,31,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 36
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(60,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 36
    RAS_VAR  = 50
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 55s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(319,451)
    EXPTIME  = 55
    LL_ID    = 319
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 451
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3900
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 439
    OBS_PROG = SIG_DIAG
    TITLE    = SIGMOID, SMALL AREA, DIAGNOSTICS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 439
    STUDYVAR = 46
    SV_DESC  = SIGMOID DIAGNOSTIC RASTER VERSION #2
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3900
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        RAS_VAR  = 50
        N_REPEAT_R = 1
