DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = sertscl3_46.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/04/21 09:49:05
END

LINELIST
    LL_ID    = 304
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = SERTSCL3 line list
    N_LINES  = 11
    LL_IND   = 1
        LINENAME = w1
        WAVELNTH = 310.825
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 52
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = w2
        WAVELNTH = 317.947
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 154
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = w3
        WAVELNTH = 325.079
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 256
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = w4
        WAVELNTH = 332.221
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 358
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = w5
        WAVELNTH = 339.374
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 460
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = w6
        WAVELNTH = 346.538
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 562
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = w7
        WAVELNTH = 353.712
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 664
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = w8
        WAVELNTH = 360.896
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 766
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = w11
        WAVELNTH = 608
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 825
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = w9
        WAVELNTH = 368.091
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = w10
        WAVELNTH = 375.297
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 970
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 432
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  11 lines. {0}  dex = (107,120) pixels <54430>
    W_WIDTH  = 107
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 304
    N_WINS   = 15
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_310_83                               
        WIN_DEF  = (0,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_317_95                               
        WIN_DEF  = (101,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_325_08                               
        WIN_DEF  = (203,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_332_22                               
        WIN_DEF  = (305,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_339_37                               
        WIN_DEF  = (407,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_346_54                               
        WIN_DEF  = (509,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_353_71                               
        WIN_DEF  = (611,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = WW_360_90                               
        WIN_DEF  = (713,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = WW_608_00                               
        WIN_DEF  = (772,392,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_368_09                               
        WIN_DEF  = (815,512,107,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = WW_375_30                               
        WIN_DEF  = (917,512,106,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 50
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 50s <ACTIVE>  Comp. (8,4) IDs-(304,432)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 304
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 4
    DW_ID    = 432
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 4450
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 414
    OBS_PROG = SERTSCL3
    TITLE    = SERTS/CDS INTERCALIBRATION STUDY -- POST-RECOVERY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 414
    STUDYVAR = 46
    SV_DESC  = 50S, 4'X4' AREA, FULL NIS1 + 304 - SPATIAL COMP. BY 4
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 4450
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 50
        N_REPEAT_R = 1
