DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = sertscal_5.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/10/02 15:58:09
END

LINELIST
    LL_ID    = 103
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = SERTS Cal Set 2
    N_LINES  = 1
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 303.78
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 809
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 136
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background, All NIS1  1 lines.  dex = (15,120) pixels <7121>
    W_WIDTH  = 15
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 103
    N_WINS   = 6
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_2_303_78                             
        WIN_DEF  = (802,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = BB_NIS_1                                
        WIN_DEF  = (0,512,1024,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 9
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(15,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 9
    RAS_VAR  = 7
    RV_DESC  = (60x240) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(103,136)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 103
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 136
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2675
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 71
    TITLE_ID = 226
    OBS_PROG = SERTSCAL
    TITLE    = SERTS CALIBRATION
    CATEGORY = C
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 71
    TITLE_ID = 226
    STUDYVAR = 5
    SV_DESC  = FULL NIS1 + 304A LINE, 15 STEPS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2675
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
