DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/master/work/sas250w_14.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2008/11/21 16:00:45
END

LINELIST
    LL_ID    = 304
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Bright AR Fast
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg  IX
        WAVELNTH = 367.927
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 860
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 637
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {304}  dex = (29,120) pixels <19289>
    W_WIDTH  = 29
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 304
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (354,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (609,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (750,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_367_93                             
        WIN_DEF  = (852,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (996,392,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 160
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(250,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 250
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 160
    RAS_VAR  = 14
    RV_DESC  = (4x240) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(304,637)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 304
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 637
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 9006
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 194
    TITLE_ID = 385
    OBS_PROG = SAS250W
    TITLE    = TIME SERIES, 250 REP, 4X240 SLIT
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 160
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 194
    TITLE_ID = 385
    STUDYVAR = 14
    SV_DESC  = 30 S, 4''X240'' AREA, TR+CORONA
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 9006
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 160
        RAS_VAR  = 14
        N_REPEAT_R = 1
