DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = s8_sns_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/09/19 13:56:02
END

LINELIST
    LL_ID    = 126
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = K2LB
    N_LINES  = 2
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 498
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = 2 lines. {0}  dex = (27,45) pixels <3607>
    W_WIDTH  = 27
    W_HEIGHT = 45
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 126
    N_WINS   = 2
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (610,430,27,45)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (997,430,26,45)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 194
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(8x51),Posns(68,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 3
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 68
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 194
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (8x51) arcsec, 2s <QUIET>   Comp. 2 IDs-(126,498)
    EXPTIME  = 2
    LL_ID    = 126
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 498
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 360
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 245
    TITLE_ID = 498
    OBS_PROG = S8_SNS
    TITLE    = WIDISH SLIT SIT N STARE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 194
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 245
    TITLE_ID = 498
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VAR 1 68 EXP
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 360
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 194
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
