DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = rt_plume_15.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/01/18 15:36:36
END

LINELIST
    LL_ID    = 229
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = PRYoung, plumes
    N_LINES  = 14
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.203
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 109
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 316.949
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 134
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.979
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 385
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 344.97
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 534
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 346.727
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 559
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 348.484
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 584
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 350.242
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 609
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.083
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 692
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.9
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 307
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  14 lines. {0}  dex = (25,90) pixels <19894>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 229
    N_WINS   = 18
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_70                            
        WIN_DEF  = (54,407,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_20                             
        WIN_DEF  = (97,527,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_8_316_95                             
        WIN_DEF  = (122,527,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ca_10_557_98                            
        WIN_DEF  = (374,407,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (415,407,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_9_344_97                             
        WIN_DEF  = (522,527,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_10_346_73                            
        WIN_DEF  = (547,527,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = WW_348_48                               
        WIN_DEF  = (572,527,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_9_350_24                             
        WIN_DEF  = (597,527,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_10_356_08                            
        WIN_DEF  = (680,527,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (729,407,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_9_368_10                             
        WIN_DEF  = (850,527,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_10_624_90                            
        WIN_DEF  = (945,407,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = O_5_629_70                              
        WIN_DEF  = (986,407,25,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 34
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(30,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 34
    RAS_VAR  = 17
    RV_DESC  = (60x180) arcsec, 38s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(229,307)
    EXPTIME  = 38
    LL_ID    = 229
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 307
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1347
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 42
    TITLE_ID = 355
    OBS_PROG = RT_PLUME
    TITLE    = DIAGNOSTIC RASTER FOR PLUMES
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 34
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 42
    TITLE_ID = 355
    STUDYVAR = 15
    SV_DESC  = VERSION #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1347
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 34
        RAS_VAR  = 17
        N_REPEAT_R = 1
