DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = rt_hbp_17.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/01/18 15:37:06
END

LINELIST
    LL_ID    = 232
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = RT Hot bright points
    N_LINES  = 15
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 66
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ni XVIII
        WAVELNTH = 320.565
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 186
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si IX/X a
        WAVELNTH = 344.478
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 527
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si IX/X b
        WAVELNTH = 346.165
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 551
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si IX/X c
        WAVELNTH = 347.851
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 575
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si IX/X d
        WAVELNTH = 349.609
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 600
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 678
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si X complex
        WAVELNTH = 355.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 684
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si X complex
        WAVELNTH = 357.139
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 707
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 310
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  15 lines. {0}  dex = (27,33) pixels <21962>
    W_WIDTH  = 27
    W_HEIGHT = 33
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 232
    N_WINS   = 19
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (53,436,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ni_18_320_57                            
        WIN_DEF  = (173,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_344_48                               
        WIN_DEF  = (514,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_346_17                               
        WIN_DEF  = (538,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_347_85                               
        WIN_DEF  = (562,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_349_61                               
        WIN_DEF  = (587,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (598,436,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (665,436,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_10_355_52                            
        WIN_DEF  = (671,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_10_357_14                            
        WIN_DEF  = (694,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (728,436,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (745,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (849,556,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (944,436,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (985,436,27,33)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 34
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(30,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 34
    RAS_VAR  = 20
    RV_DESC  = (60x66) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(232,310)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 232
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 310
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 592
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 42
    TITLE_ID = 357
    OBS_PROG = RT_HBP
    TITLE    = DIAGNOSTIC RASTER FOR RT HOT BRIGHT POINTS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 34
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 42
    TITLE_ID = 357
    STUDYVAR = 17
    SV_DESC  = VERSION #1 HBP
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 592
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 34
        RAS_VAR  = 20
        N_REPEAT_R = 1
