DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = row_col_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/01/29 10:43:52
END

LINELIST
    LL_ID    = 158
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Row/col line list #1
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 332.481
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 356
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 579.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 565
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si IX 349
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 604
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X 625
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V 629
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 211
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (21,120) pixels <11974>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 158
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_332_48                               
        WIN_DEF  = (346,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_579_03                               
        WIN_DEF  = (555,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (594,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (852,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (946,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (987,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 3
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 3
    RAS_VAR  = 80
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 8s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(158,211)
    EXPTIME  = 8
    LL_ID    = 158
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 211
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 1
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2700
    USABLE   = Y

LINELIST
    LL_ID    = 145
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Row/col line list #2
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si IX 342
        WAVELNTH = 341.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 491
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si IX 349
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 604
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X 625
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V 629
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 199
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {85}  dex = (21,120) pixels <12154>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 145
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (481,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (594,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (600,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (852,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (946,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (987,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 3
    RAS_VAR  = 60
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 8s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(145,199)
    EXPTIME  = 8
    LL_ID    = 145
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 199
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2700
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 182
    TITLE_ID = 297
    OBS_PROG = ROW_COL
    TITLE    = ROW/COLUMN EXTRACTION TEST
    CATEGORY = T
    VAR_POINT = N
    N_RASTER_DEF = 5
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 0
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 900
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 3
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -500
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 3
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -900
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 3
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 3
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = -300

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 182
    TITLE_ID = 297
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = V #1
    N_RASTERS0 = 4
    DURATION0 = 10800
    DURATION1 = 2700
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 5
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 80
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 80
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 60
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 60
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 80
        N_REPEAT_R = 1
