DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = rapid_7.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/07/04 08:17:35
END

LINELIST
    LL_ID    = 88
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Basic List
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII 520.7
        WAVELNTH = 520.67
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 67
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si IX 345.1
        WAVELNTH = 345.13
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 536
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si IX 349.8
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 603
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V 629.7
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 118
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines.  dex = (15,120) pixels <11293>
    W_WIDTH  = 15
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 88
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_67                            
        WIN_DEF  = (60,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_9_345_13                             
        WIN_DEF  = (529,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (596,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (603,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (856,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (991,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 5
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(10,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 10
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 5
    RAS_VAR  = 10
    RV_DESC  = (20x240) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(88,118)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 88
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 118
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 257
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 1
    TITLE_ID = 197
    OBS_PROG = RAPID
    TITLE    = QUIET SUN RAPID VARIATIONS STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 5
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 1
    TITLE_ID = 197
    STUDYVAR = 7
    SV_DESC  = FIRST TRY
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 257
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 5
        RAS_VAR  = 10
        N_REPEAT_R = 1
