DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = qs_dem_2_11.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/10/06 12:56:05
END

LINELIST
    LL_ID    = 324
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Gabriel DEM, windowed diagnostic list
    N_LINES  = 16
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 521.272
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 83
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.826
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 181
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne VI/VII
        WAVELNTH = 560.938
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 423
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 565.146
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 459
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si IX (a)
        WAVELNTH = 340.708
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 479
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe X (b)
        WAVELNTH = 343.446
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 518
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.098
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 518
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si X (c)
        WAVELNTH = 346.116
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 556
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.908
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 594
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XIII (d)
        WAVELNTH = 348.787
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 594
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XII (e)
        WAVELNTH = 351.46
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 632
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XI (f)
        WAVELNTH = 354.134
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 670
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.191
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 756
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Background
        WAVELNTH = 362.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 795
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 457
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  16 lines. {0}  dex = (41,90) pixels <91950>
    W_WIDTH  = 41
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 324
    N_WINS   = 20
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_27                            
        WIN_DEF  = (63,407,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_8_319_83                             
        WIN_DEF  = (161,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (257,407,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (366,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_560_94                               
        WIN_DEF  = (403,407,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_565_15                               
        WIN_DEF  = (439,407,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_9_340_71                             
        WIN_DEF  = (459,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_10_343_45                            
        WIN_DEF  = (498,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ne_5_572_10                             
        WIN_DEF  = (498,407,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_10_346_12                            
        WIN_DEF  = (536,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Si_11_580_91                            
        WIN_DEF  = (574,407,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_13_348_79                            
        WIN_DEF  = (574,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_12_351_46                            
        WIN_DEF  = (612,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_11_354_13                            
        WIN_DEF  = (650,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_16_360_19                            
        WIN_DEF  = (736,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = WW_362_94                               
        WIN_DEF  = (775,527,41,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 140
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 140
    RAS_VAR  = 12
    RV_DESC  = (180x180) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(324,457)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 324
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 457
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3300
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 451
    OBS_PROG = QS_DEM_2
    TITLE    = GABRIEL DEM DIAGNOSTICS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 451
    STUDYVAR = 11
    SV_DESC  = WINDOWED DEM STUDY, V1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3300
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        RAS_VAR  = 12
        N_REPEAT_R = 1
