DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /disk6/kucera/cds/pststr_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2003/01/24 17:00:14
END

LINELIST
    LL_ID    = 203
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Promineince DEM 1.1
    N_LINES  = 11
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O III/ O IV
        WAVELNTH = 553
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 355
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O IV /O III
        WAVELNTH = 555.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 376
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne VII
        WAVELNTH = 561.728
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 430
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.331
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 520
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 607.56
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 821
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 273
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  11 lines. {0}  dex = (25,120) pixels <56975>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 203
    N_WINS   = 15
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (265,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_553_00                               
        WIN_DEF  = (343,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_4_555_50                              
        WIN_DEF  = (364,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_7_561_73                             
        WIN_DEF  = (418,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (427,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ne_5_572_33                             
        WIN_DEF  = (508,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (611,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (741,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = He_2_607_56                             
        WIN_DEF  = (809,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (957,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_5_629_70                              
        WIN_DEF  = (998,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 139
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(80,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 80
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 139
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (4x240) arcsec, 45s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(203,273)
    EXPTIME  = 45
    LL_ID    = 203
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 273
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 4150
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 209
    TITLE_ID = 367
    OBS_PROG = PSTSTR
    TITLE    = PROM SIT AND STARE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 139
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 209
    TITLE_ID = 367
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = Variation 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 4150
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 139
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
