DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = profile_25.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/03/26 10:28:32
END

LINELIST
    LL_ID    = 183
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Loop Temperature List
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 335.41
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 398
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 352.106
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 635
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 252
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {0}  dex = (21,120) pixels <15794>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 183
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (370,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_16_335_41                            
        WIN_DEF  = (388,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (600,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_12_352_11                            
        WIN_DEF  = (625,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (650,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (748,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (852,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (987,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 3
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 3
    RAS_VAR  = 91
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(183,252)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 183
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 252
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 4145
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 3
    TITLE_ID = 350
    OBS_PROG = PROFILE
    TITLE    = LOOP TEMPERATURE PROFILE STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 3
    TITLE_ID = 350
    STUDYVAR = 25
    SV_DESC  = FIRST GO
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 4145
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 91
        N_REPEAT_R = 1
