DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = poldiag_52.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/06/04 15:02:54
END

LINELIST
    LL_ID    = 315
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Polar survey - diagnostics
    N_LINES  = 13
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 521.272
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 83
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.51
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.483
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 547
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.522
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 576
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.701
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 607
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 355.965
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 696
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 445
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  13 lines. {0}  dex = (29,120) pixels <80111>
    W_WIDTH  = 29
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 315
    N_WINS   = 17
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_27                            
        WIN_DEF  = (69,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (354,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (425,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_9_345_48                             
        WIN_DEF  = (533,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_10_347_52                            
        WIN_DEF  = (562,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_9_349_70                             
        WIN_DEF  = (593,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (609,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_355_96                            
        WIN_DEF  = (682,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (739,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (750,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (854,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (955,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (996,392,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 10
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 10
    RAS_VAR  = 63
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 55s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(315,445)
    EXPTIME  = 55
    LL_ID    = 315
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 445
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 7640
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 434
    OBS_PROG = POLDIAG
    TITLE    = POLAR SURVEY DIAGNOSTICS, FULL RESOLUTION
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 434
    STUDYVAR = 52
    SV_DESC  = PS DIAG, FULL RES, #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 7640
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        RAS_VAR  = 63
        N_REPEAT_R = 1
