DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = pobs1_2_29.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/04/06 11:18:40
END

LINELIST
    LL_ID    = 237
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Prominence absorption: Extended list [25px]
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.363
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 63
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.814
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 175
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 549.977
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 317
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.414
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 355
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Al X
        WAVELNTH = 332.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 360
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.918
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 385
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.475
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 424
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.111
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 536
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.43
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 569
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.89
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 604
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.232
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.012
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.581
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 361.014
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 762
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 607.086
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 805
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.258
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 808
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 609.902
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 829
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.068
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.697
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 955
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 318
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {0}  dex = (25,120) pixels <26772>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 237
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_36                            
        WIN_DEF  = (51,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_8_319_81                             
        WIN_DEF  = (163,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Al_11_549_98                            
        WIN_DEF  = (305,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_4_554_41                              
        WIN_DEF  = (343,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Al_10_332_76                            
        WIN_DEF  = (348,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ca_10_557_92                            
        WIN_DEF  = (373,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_6_562_47                             
        WIN_DEF  = (412,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_9_345_11                             
        WIN_DEF  = (524,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_10_347_43                            
        WIN_DEF  = (557,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_9_349_89                             
        WIN_DEF  = (592,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = He_1_584_23                             
        WIN_DEF  = (598,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_10_356_01                            
        WIN_DEF  = (679,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = O_3_599_58                              
        WIN_DEF  = (729,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_16_361_01                            
        WIN_DEF  = (750,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = He_2_607_09                             
        WIN_DEF  = (0,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Fe_12_364_26                            
        WIN_DEF  = (796,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_10_609_90                            
        WIN_DEF  = (817,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (850,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_70                            
        WIN_DEF  = (943,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (986,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 38
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 38
    RAS_VAR  = 29
    RV_DESC  = (120x240) arcsec, 120s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(237,318)
    EXPTIME  = 120
    LL_ID    = 237
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 318
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 4020
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 64
    OBS_PROG = POBS1_2
    TITLE    = PROMINENCE OBS PROGRAMME 1 PART 2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 64
    STUDYVAR = 29
    SV_DESC  = ABSORPTION LINES; EXTENDED LIST (25PX)
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 4020
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        RAS_VAR  = 29
        N_REPEAT_R = 1
