DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = plume33_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/03/27 08:58:46
END

LINELIST
    LL_ID    = 119
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Polar Plume Line List: 20 winds, 40 pix
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.181
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 63
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 313.598
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 86
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 316.391
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 126
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.675
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 211
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.202
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.481
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 441
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 341.9
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 490
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 573
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 513
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.426
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 540
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.232
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 580
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 351.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 620
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.845
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.651
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 700
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.158
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 750
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 606.587
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 800
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 363.736
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 801
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.504
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 995
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 316
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {119}  dex = (40,90) pixels <27040>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 119
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_18                            
        WIN_DEF  = (41,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_313_60                             
        WIN_DEF  = (66,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_8_316_39                             
        WIN_DEF  = (106,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_537_67                             
        WIN_DEF  = (192,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_14_334_20                            
        WIN_DEF  = (361,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (407,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_12_338_48                            
        WIN_DEF  = (422,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_9_341_90                             
        WIN_DEF  = (470,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ne_5_573_00                             
        WIN_DEF  = (494,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_9_345_43                             
        WIN_DEF  = (520,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_13_348_23                            
        WIN_DEF  = (560,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_5_351_04                             
        WIN_DEF  = (600,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_14_353_85                            
        WIN_DEF  = (640,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Si_10_356_65                            
        WIN_DEF  = (680,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_16_360_16                            
        WIN_DEF  = (730,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = He_2_606_59                             
        WIN_DEF  = (781,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_7_363_74                             
        WIN_DEF  = (781,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_368_00                             
        WIN_DEF  = (841,527,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_82                            
        WIN_DEF  = (936,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_50                              
        WIN_DEF  = (976,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 157
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 157
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (178x180) arcsec, 56s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(119,316)
    EXPTIME  = 56
    LL_ID    = 119
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 316
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3230
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 194
    TITLE_ID = 363
    OBS_PROG = PLUME33
    TITLE    = PLUME STUDY WITH ROW COMPRESSION
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 157
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 194
    TITLE_ID = 363
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION #1 - 2 ROW COMPRESSION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3230
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 157
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
