DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = pflare_1_6.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/04/14 12:52:59
END

LINELIST
    LL_ID    = 239
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Postflare line list #1
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.278
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 678
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 320
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (25,80) pixels <12995>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 80
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 239
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (368,532,25,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_12_338_28                            
        WIN_DEF  = (427,532,25,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (648,532,25,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (666,412,25,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (746,532,25,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (799,532,25,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (986,412,25,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 127
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(40,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 40
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 127
    RAS_VAR  = 6
    RV_DESC  = (160x160) arcsec, 8s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(239,320)
    EXPTIME  = 8
    LL_ID    = 239
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 320
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 547
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 157
    TITLE_ID = 365
    OBS_PROG = PFLARE_1
    TITLE    = GARCHING POST-FLARE STUDY (INITIAL STAGES)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 127
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 157
    TITLE_ID = 365
    STUDYVAR = 6
    SV_DESC  = VARIATION # 1 - POSTFLARE
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 547
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 127
        RAS_VAR  = 6
        N_REPEAT_R = 1
