DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = pchjet_r_3.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/03/27 12:03:34
END

LINELIST
    LL_ID    = 186
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = JOP 057 raster line list
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 352.106
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 635
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 257
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (25,60) pixels <12897>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 186
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (53,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (598,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_12_352_11                            
        WIN_DEF  = (623,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (799,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (850,542,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (944,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (985,422,25,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 130
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(40,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 40
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 130
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (160x120) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(186,257)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 186
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 257
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 561
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 198
    TITLE_ID = 357
    OBS_PROG = PCHJET_R
    TITLE    = JOP 57 LIMB JETS RASTER
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 130
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 198
    TITLE_ID = 357
    STUDYVAR = 3
    SV_DESC  = VARIATION #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 561
    ZONE_ID  = 2
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 130
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
