DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = pchjet_m_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/03/27 12:03:55
END

LINELIST
    LL_ID    = 187
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = JOP 057 movie line list
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 258
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (45,80) pixels <10321>
    W_WIDTH  = 45
    W_HEIGHT = 80
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 187
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (43,412,45,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (588,412,45,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (840,532,45,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (934,412,45,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (975,412,45,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 137
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(3,-)@(80,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 80
    YSTEP    = 0
    NX       = 3
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 137
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (250x160) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(187,258)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 187
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 258
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 97
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 206
    TITLE_ID = 358
    OBS_PROG = PCHJET_M
    TITLE    = JOP 57 LIMB JETS MOVIE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 137
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 206
    TITLE_ID = 358
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 97
    ZONE_ID  = 2
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 137
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
