DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = pbp_diag_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/06/11 13:58:47
END

LINELIST
    LL_ID    = 268
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Plume/BP diagnostic list Mk I
    N_LINES  = 15
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 66
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 107
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 317.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 135
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si X complex
        WAVELNTH = 346.867
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 561
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Si X complex
        WAVELNTH = 348.414
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 582
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 678
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Si X complex
        WAVELNTH = 355.66
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 686
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si X complex
        WAVELNTH = 356.998
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 705
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 353
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  15 lines. {0}  dex = (21,67) pixels <99943>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 67
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 268
    N_WINS   = 19
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (56,419,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_04                             
        WIN_DEF  = (97,539,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_8_317_04                             
        WIN_DEF  = (125,539,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (417,419,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_10_346_87                            
        WIN_DEF  = (551,539,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Si_10_348_41                            
        WIN_DEF  = (573,539,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (601,419,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (668,419,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_10_355_66                            
        WIN_DEF  = (676,539,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_10_357_00                            
        WIN_DEF  = (695,539,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (731,419,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (748,539,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (852,539,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (947,419,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (988,419,21,67)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 92
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(20,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 20
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 92
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (40x135) arcsec, 25s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(268,353)
    EXPTIME  = 25
    LL_ID    = 268
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 353
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 630
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 160
    TITLE_ID = 381
    OBS_PROG = PBP_DIAG
    TITLE    = FAST DIAGNOSTIC FOR PLUMES AND BPS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 92
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 160
    TITLE_ID = 381
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = VARIATION 1, 15 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 630
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 92
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
