DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /disk1/thompson/database/export/pbeam_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/03/06 15:29:16
END

LINELIST
    LL_ID    = 347
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Particle beam windows
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Window1
        WAVELNTH = 595.113
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 715
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Window2
        WAVELNTH = 605.432
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 803
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Window3
        WAVELNTH = 615.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 891
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Window4
        WAVELNTH = 626.097
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 979
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 454
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (89,120) pixels <19146>
    W_WIDTH  = 89
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 347
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (324,392,89,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_595_11                               
        WIN_DEF  = (671,392,89,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_605_43                               
        WIN_DEF  = (759,392,89,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_615_76                               
        WIN_DEF  = (847,392,89,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_626_10                               
        WIN_DEF  = (935,392,88,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 136
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(70,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 70
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 136
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (4x240) arcsec, 1.5s <ACTIVE>  Comp. (8,12) IDs-(347,454)
    EXPTIME  = 1.5
    LL_ID    = 347
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 12
    DW_ID    = 454
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 651
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 167
    TITLE_ID = 464
    OBS_PROG = PBEAM
    TITLE    = PARTICLE BEAM REDSHIFTS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 136
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 167
    TITLE_ID = 464
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = 4X240 SLIT, 1.5 SEC, COMPRESS BY 12, 70 REPEATS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 651
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 136
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
