DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = os_qs_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2003/02/07 14:42:28
END

LINELIST
    LL_ID    = 400
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Banerjee sit and stare QS
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.892
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 277
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.18
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 399
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 555
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines. {0}  dex = (37,120) pixels <36714>
    W_WIDTH  = 37
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 400
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (259,392,37,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ca_10_558_18                            
        WIN_DEF  = (381,392,37,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (421,392,37,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (605,392,37,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (735,392,37,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (850,512,37,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (951,392,37,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (992,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 225
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(225,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 225
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 225
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x240) arcsec, 45s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(400,555)
    EXPTIME  = 45
    LL_ID    = 400
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 555
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 11800
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 279
    TITLE_ID = 570
    OBS_PROG = OS_QS
    TITLE    = QS SIT N STARE WITH MDI
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 225
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 279
    TITLE_ID = 570
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION 1 - BANERJEE
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 11800
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 225
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
