DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /tmp_mnt/usr/users/master/os_ar4_4.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2006/07/19 10:29:35
END

LINELIST
    LL_ID    = 484
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Active region, off-limb, 6 lines (mod)
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.652
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 694
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.505
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1008
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 624
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (30,120) pixels <24964>
    W_WIDTH  = 30
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 484
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (63,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (608,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_19_592_65                            
        WIN_DEF  = (679,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (853,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (954,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_51                              
        WIN_DEF  = (993,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 205
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(150,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 150
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 205
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (4x240) arcsec, 45s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(484,624)
    EXPTIME  = 45
    LL_ID    = 484
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 624
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 7690
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 254
    TITLE_ID = 662
    OBS_PROG = OS_AR4
    TITLE    = OSCILLATIONS IN ACTIVE REGION (O'SHEA, V.3)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 205
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 254
    TITLE_ID = 662
    STUDYVAR = 4
    SV_DESC  = VAR 1; 6 LINES (MOD), 150RPTS, 45S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 7690
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 205
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1